SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;


-- 使用 utf8mb4 连接字符集，保证中文注释、中文名称和 emoji 在导入时不被降级。
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS hyapp_admin DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
