SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- 任务入口不再作为后台导航展示；权限和接口保留，避免影响已有内部能力。
DELETE FROM admin_menus
WHERE code = 'jobs'
   OR path = '/jobs';
